Universität Erlangen-Nürnberg Naturwissenschaftliche Fakultät I Sommersemester 2004 Prof. Dr. K. Klamroth Eva Bijick

20. 06. 2006

Netzwerkoptimierung

Übungsblatt 7

Problem 1:

(a) Finden Sie den maximalen s − t − Fluss in G mit Hilfe des Labeling-Algorithmus von Ford und Fulkerson:

Sie können den Startfluss x mit x_{12} = x_{24} = x_{45} = x_{56} = x_{67} = 7 verwenden.

(b) Welche Komplexität hat dieser Algorithmus?

Problem 2:

Beweisen Sie die noch ausstehende Richtung ”⇐“ von Satz 5.1.

(Hinweis: Benutzen Sie eine geeignete Zirkulation im Inkrementnetzwerk G(x); siehe auch Übungsblatt 6, Problem 1.)

Problem 3:

Betrachten Sie das folgende Netzwerk G mit Kantenkoeffizienten u_{ij}, c_{ij}:

(a) Wenden Sie den Algorithmus der negativen Dikreise (Algorithmus 5.2) auf G an. Bestimmen Sie eine zulässige Startlösung, indem Sie ein geeignetes maximales Flussproblem lösen.

(b) Wenden Sie den Algorithmus der negativen Dikreise auf G an, wobei Sie den Fluss (x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{23}, x_{34}, x_{35}, x_{45}, x_{52}) = (1, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 8) als Startlösung verwenden.